% !TeX spellcheck = de_DE
\subsection{Einführung}
\begin{itemize}
	\item \begriff{Cluster} als Vernetzung mehrerer Rechner zu einem logischen System
	\item kann aus Standard-Hardware aufgebaut sein (\enquote{Network of Workstations})
	\item Unterstützung durch Betriebssystem und/oder Middleware zur Verwaltung der verschiedenen Knoten für die Anwendungssoftware
	\item auch hochspezialisierte Architekturen und Hardware einsetzbar (z.B. Epiphany, Power9)
	\item verschiedene Einsatzbereiche:\begin{itemize}
		\item Rechnerverbund (\enquote{high-performance}) für echte Parallelverarbeitung (z.B. Render-Jobs)
		\item Lastverbund (\enquote{high-throughput}) für Ausgleich von Lastspitzen (z.B. Web-Server)
		\item Hochverfügbarkeitsverbund (\enquote{high-availability}) für Ausfallsicherheit (z.B. Abrechnungsserver)
	\end{itemize}
	\item verschiedene Klassifikationskriterien:\begin{itemize}
		\item Schwerpunkt des Marktes: Hochleistungs- und Hochverfügbarkeitscluster
		\item Benutzerzuordnung: dediziert und nicht-dediziert (auch andere Verwendungen)
		\item Architektur der Knoten: PCs (CoPs), symmetrische Multi-Prozessoren (CLUMPs) und spezielle Baugruppen (CPU+GPU)
		\item Konfiguration: homogen und heterogen
	\end{itemize}
\end{itemize}